5−10

4−10

3−10

2−10

1−10

1

10 210

CMS Herwig 7.1.6 default Pythia 8.315 default Pythia 8.315 vincia-default

900 GeV pp NSD

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 300k events≥

Rivet 4.1.0,

(CMS_2010_I845323)

| < 2.4) η (NSD, |

Spectrum T Charged Particle p

0 1 2 3 4

1

Ratio to CMS

2

0.5

2

0.5

1