0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 CMS Pythia 6.428 345 Pythia 6.428 370 Pythia 6.428 ambt1 Pythia 6.428 z2

13000 GeV pp t