(Z) [GeV] Tp

4−10

3−10

2−10

1−10

1

10

210

310

/ (GeV)] (Z) [{pb} T /dp σd

CDF Herwig++ Powheg 2.7.1 default

Sherpa 2.2.5 default

1800 GeV ppbar Z (Drell-Yan)

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 200k events≥

Rivet 4.1.0,

(CDF_2000_I505738)

events

- e^+ e → (Z) in Z Tp

0 50 100 150 200 (Z) [GeV] Tp

1

Ratio to CDF

2

0.5

2

0.5

1