2− 1.5 − 1− 0.5 − 0 0.5 1 1.5

CMS Pythia 8.235 default Pythia 8.235 default-CD Pythia 8.235 default-DL Pythia 8.235 default-MBR

7000 GeV pp W

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 100k events≥

Rivet 4.1.0,

(CMS_EWK_10_012)

(CMS (electron channel))

jets

Asymmetry vs N

0 2 4

1

Ratio to CMS

2

0.5

2

0.5

1