} {dijet χ

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18

} {dijet

χ/d}

{dijet

σ d}

{dijet σ1/

CMS Herwig++ 2.7.1 default Herwig 7.2.1 default Pythia 8.240 default

7000 GeV pp Jets

mcplots.cern.ch [arXiv:2401.10621] 500k events≥