{[GeV]}

lead Tp

1−10

1

10

〉 #ϕδ#ηδ / _T p∑〈#

ATLAS Herwig 7.2.1 default Pythia 8.315 default Sherpa 1.3.1 default

13000 GeV pp Underlying Event

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 400k events≥

Rivet 4.1.0,

(ATLAS_2017_I1509919)

density, away region T p∑ Mean

0 10 20 30 {[GeV]}

lead Tp

1

Ratio to ATLAS

2

0.5

2

0.5

1