w

1

2

3

4

5

6

/dw ΓdΓ1/

LHCB Herwig++ 2.7.1 default Herwig 7.1.3 default Herwig 7.1.3 softTune

13000 GeV pp bb

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 100k events≥

Rivet 4.1.0,

(LHCB_2020_I1787090)

μν^+μ ^{*-}_s D

→ _s^0B

1 1.1 1.2 1.3 1.4 w

1

Ratio to LHCB

2

0.5

2

0.5

1