0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 DELPHI

91 GeV ee */Z (Hadronic) γ

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436]

(DELPHI_1996_S3430090)

91 91.5

1

Ratio to DELPHI

2

0.5

2

0.5

1